Anwesenheitssaufgaben zur Differentialgeometrie I WS 07/08, Anw. 6 Dr. M. Simon, 26. November 2007

Aufgabe 1 Einfach Zusammenhängend Sei X ein wegzusamenhängender topologischer Raum, x_0, y_0 ∈ X. Wir nehmen an, dass jede Schleife c : [0, 1] → X in x_0 homotop zur konstanten Schleife k_{x0} : [0, 1] → X (k_{x0} (t) = x_0) ist. Zeigen Sie: jede Schleife c : [0, 1] → X in y_0 ist homotop zur konstanten Schleife k_{y0} : [0, 1] → X (k_{y0} (t) = y_0).

Aufgabe 2 Prüfen Sie nach, dass_1T_pM ein Vektorraum ist (siehe Vorlesung).