Ergebnisse der Klausur Differentialgeometrie I WS07/08

Die maximal erreichbare Punktzahl in der Klausur wurde auf 16 Punkte festgelegt. Die Verteilung der Noten ist wie folgt 100-90 89-79 78-74 73-69 68-63 62-59 58-55 54-51 50-47 46-44 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0

Klausur- Prozent Punkte Prozent Gesamt Schein Note nummer Übung Klausur Klausur Übung+Klausur

1137 81 4 25 53 ja 3,3 1320 66 14 88 77 ja 1,7 1381 96 14 88 92 ja 1,0 1610 78 12 75 77 ja 1,7 1672 64 9 56 60 ja 2,7 1771 85 10 63 74 ja 1,7 1956 56 8 50 53 ja 3,3 3119 54 1 6 30 nein 3483 87 13 81 84 ja 1,3 3493 32 5 31 32 nein 3746 68 8 50 59 ja 2,7 3902 74 14 88 81 ja 1,3 3910 50 12 75 63 ja 2,3 4753 65 10 63 64 ja 2,3 4793 56 10 63 60 ja 2,7 5392 69 14 88 79 ja 1,3 5726 57 9 56 57 ja 3,0 5752 51 11 69 60 ja 2,7 6964 17 2 13 15 nein 7432 38 8 50 44 ja 4,0 7508 41 8 50 46 ja 4,0 8010 82 9 56 69 ja 2,0 8013 61 6 38 45 ja 4,0 9275 81 11 69 75 ja 1,7 Mittelwert 63 9,25 58 60,5 2,4