Vorlesung Differentialgeometrie II SoSe 2008

Notenschlüssel für den Schein

Erreichte Punkte Endnote ≥ 133 1,0 126 − 132 1,3 119 − 125 1,7 112 − 118 2,0 105 − 111 2,3 98 − 104 2,7 91 − 97 3,0 84 − 90 3,3 77 − 83 3,7 70 − 76 4,0